Glass I

CHXR 78C

CHXR 26

B34

CHXR 73

CHXR 74

HM16

HD 97048

HM15

Hα 1 Hα 6

Hα 2

Hα 3

Hα 4

Hα 5

IR 1

IR 2

IR 3

VW Cha

LHα 332-17